)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5

{4} 2v

0.1 0.2 0.3 0.4 (c)

2.76 TeV 10-20 % 20-30 % 30-40 %

5.02 TeV

10-20 % 20-30 % 30-40 %

ALICE Pb-Pb

)c (GeV/ Tp 0 1 2 3 4 5

Ratio

0.9

1

1.1 (d) (2.76 TeV) {4} 2v (5.02 TeV) / {4} 2v 20-30 %